\section*{DIGITAKT II ARCHITECTURE}

\vspace{5mm}

\includegraphics[width=\columnwidth]{dt2/dt2-audio-voice.png}

\vspace{10mm}

\includegraphics[width=0.8\columnwidth]{dt2/dt2-global-fx.png}

\vspace{10mm}

\includegraphics[width=\columnwidth]{dt2/dt2-master-section.png}

\vspace{10mm}

\includegraphics[width=\columnwidth]{dt2/dt2-compressor.png}

\columnbreak
\section*{SYNTAKT ARCHITECTURE}

\vspace{5mm}

\includegraphics[width=\columnwidth]{syn/syn-digital-voice.png}

\vspace{10mm}

\includegraphics[width=\columnwidth]{syn/syn-analog-voice.png}

\vspace{10mm}

\includegraphics[width=0.6\columnwidth]{syn/syn-global-fx.png}

\vspace{10mm}

\includegraphics[width=\columnwidth]{syn/syn-master-section.png}


\columnbreak
\section*{MISCELLANEOUS}

\vspace{5mm}

\includegraphics[width=\columnwidth]{misc/lfo-trig-modes.png}